Copyright: Fri Feb 04 11:27:47 2000


Belirli bir süre sonra, komut dosyası çalışmasının Windows Script Host tarafından durdurulmasını isterseniz seçin. Bu, Windows Script Host tarafından çalıştırılan tüm komut dosyalarının genel özelliğidir.

Bu seçenek, süre ölçeri devreye sokarak komut dosyalarının aşırı çalışmasını önler. Çalışma süresi belirlenen değeri aştığında, wscript.exe, IActiveScript::InterruptThread yöntemini kullanarak komut dosyası alt yapısını durdurur ve işlemi bitirir.


Komut dosyalarının çalışma süresini saniye cinsinden yazabileceğiniz bir alan sağlar.

Bu seçeneği değiştirmek için Belirlenen sürenin sonunda komut dosyalarını durdur onay kutusunu seçmeniz gerekir.


Windows Script Host sürüm bilgisinin, komut dosyasını her çalştırdığınızda görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirtir. Bu, Windows Script Host tarafından çalıştırılan tüm komut dosyalarının genel özelliğidir.


Windows Script Host ayarlarının çevrildiği varsayılan değerler:

Belirlenen sürenin sonunda komut dosyasını durdur - temizlenmiş

Saniyeler - devre dışı (10 saniyeye ayarlı)

Komut dosyası komut konsolunda çalıştırıldığında amblemi görüntüle - onaylanmış


Belirli bir süre sonra, seçilmiş olan komut dosyasının çalışmasının Windows Script Host tarafında durdurulmasını isterseniz seçin.

Bu seçenek, süre ölçeri devreye sokarak komut dosyalarının aşırı çalışmasını önler. Çalışma süresi belirlenen değeri aştığında, wscript.exe, IActiveScript::InterruptThread yöntemini kullanarak komut dosyası alt yapısını durdurur ve işlemi bitirir.


Seçili komut dosyasının çalışma süresini saniye cinsinden yazabileceğiniz bir alan sağlar.

Bu seçeneği değiştirmek için Belirlenen sürenin sonunda komut dosyasını durdur onay kutusunu seçmeniz gerekir.


Seçili komut dosyasını her çalıştırdığınızda, Windows Script Host sürüm bilgisinin, Windows Script Host tarafından görüntülenmesi için seçin.


Windows Script Host ayarlarının çevrildiği varsayılan değerler:

Belirlenen sürenin sonunda komut dosyasını durdur - temizlenmiş

Saniyeler - devre dışı (10 saniyeye ayarlı)

Komut dosyası komut konsolunda çalıştırıldığında amblemi görüntüle - onaylanmış